DEVICE = C:\DOS\SETVER.EXE
FILES=40
BUFFERS = 40
DEVICE = C:\WIN31E\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WIN31E\EMM386.EXE NOEMS /X=e000-e3ff
REM DEVICE = C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DOS = HIGH,UMB
SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS\  /P
DEVICE=C:\MOUSE\MOUSE.SYS /C1 /B3 /S50 /A0
STACKS=9,256
rem DEVICEHIGH = C:\TCP\IFCUST.SYS
rem DEVICEHIGH = C:\TCP\IPCUST.SYS
device=c:\pctcp\protman.sys /i:c:\pctcp
device=c:\pctcp\smc8000.dos
rem device=c:\pctcp\dis_pkt.gup
rem ******* PC/TCP INSTALL ADDED LINE(S) - BEGIN ******
rem ** If you do not have protman and ndis driver already loaded **
rem ** before this, please do so. **
DEVICE=C:\PCTCP\DIS_PKT.GUP
rem ******* PC/TCP INSTALL ADDED LINE(S) - END ******
